
diff -r 5b2a402e96ac -r 25fce757be94 usbengines/usbwatcher/tsrc/UsbWatcherTest/eabi/UsbWatcherTestu.def
--- a/usbengines/usbwatcher/tsrc/UsbWatcherTest/eabi/UsbWatcherTestu.def	Thu Aug 19 10:54:11 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




