
diff -r 468cfcb53fd1 -r 47c263f7e521 usbuis/usbuinotif/eabi/usbavkonnotifu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/usbuis/usbuinotif/eabi/usbavkonnotifu.def	Tue Jan 26 12:55:41 2010 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z13NotifierArrayv @ 1 NONAME
+




