
diff -r 7e15987c4500 -r 7068aba64af5 usbuis/usbui/tsrc/usbuiapitest/bmarm/usbuiapitestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/usbuis/usbui/tsrc/usbuiapitest/bmarm/usbuiapitestu.def	Fri Feb 19 23:50:33 2010 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
+




