
diff -r 7e15987c4500 -r 7068aba64af5 usbuis/usbuinotif/EABI/usbuinotifu.def
--- a/usbuis/usbuinotif/EABI/usbuinotifu.def	Tue Feb 02 00:52:37 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z13NotifierArrayv @ 1 NONAME
-




