
diff -r 826cea16efd9 -r 13a33d82ad98 videoconnutility/connutility/eabi/vcxconnectionutility_tb92u.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/videoconnutility/connutility/eabi/vcxconnectionutility_tb92u.def	Wed Sep 01 12:20:37 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN21CVcxConnectionUtility11DisconnectLEv @ 1 NONAME
+	_ZN21CVcxConnectionUtility14RemoveObserverEP23MConnUtilEngineObserver @ 2 NONAME
+	_ZN21CVcxConnectionUtility17RegisterObserverLEP23MConnUtilEngineObserver @ 3 NONAME
+	_ZN21CVcxConnectionUtility22DecreaseReferenceCountEv @ 4 NONAME
+	_ZN21CVcxConnectionUtility6GetIapERmi @ 5 NONAME
+	_ZN21CVcxConnectionUtility9InstanceLEv @ 6 NONAME
+	_ZN21CVcxConnectionUtility15WapIdFromIapIdLEm @ 7 NONAME




