
diff -r 798ee5f1972c -r 826cea16efd9 videoconnutility/connutility/bwins/vcxconnectionutilityu.def
--- a/videoconnutility/connutility/bwins/vcxconnectionutilityu.def	Thu Aug 19 10:54:18 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?DecreaseReferenceCount@CVcxConnectionUtility@@QAEXXZ @ 1 NONAME ; void CVcxConnectionUtility::DecreaseReferenceCount(void)
-	?DisconnectL@CVcxConnectionUtility@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void CVcxConnectionUtility::DisconnectL(void)
-	?GetIap@CVcxConnectionUtility@@QAEHAAKH@Z @ 3 NONAME ; int CVcxConnectionUtility::GetIap(unsigned long &, int)
-	?InstanceL@CVcxConnectionUtility@@SAPAV1@XZ @ 4 NONAME ; class CVcxConnectionUtility * CVcxConnectionUtility::InstanceL(void)
-	?RegisterObserverL@CVcxConnectionUtility@@QAEXPAVMConnUtilEngineObserver@@@Z @ 5 NONAME ; void CVcxConnectionUtility::RegisterObserverL(class MConnUtilEngineObserver *)
-	?RemoveObserver@CVcxConnectionUtility@@QAEXPAVMConnUtilEngineObserver@@@Z @ 6 NONAME ; void CVcxConnectionUtility::RemoveObserver(class MConnUtilEngineObserver *)
-	?WapIdFromIapIdL@CVcxConnectionUtility@@QAEKK@Z @ 7 NONAME ; unsigned long CVcxConnectionUtility::WapIdFromIapIdL(unsigned long)
-




