
diff -r 12f9acf7a934 -r bdf78597b41c videoutils_plat/videoconnutility_api/tsrc/VCXTestCommon/BWINS/VCXTestCommonu.def
--- a/videoutils_plat/videoconnutility_api/tsrc/VCXTestCommon/BWINS/VCXTestCommonu.def	Mon Jan 18 21:13:36 2010 +0200
+++ b/videoutils_plat/videoconnutility_api/tsrc/VCXTestCommon/BWINS/VCXTestCommonu.def	Tue Jan 26 12:55:56 2010 +0200
@@ -145,4 +145,7 @@
 	?WriteVerifyData@CVCXTestCommon@@QAEHAAVTDesC16@@0@Z @ 144 NONAME ; int CVCXTestCommon::WriteVerifyData(class TDesC16 &, class TDesC16 &)
 	?WriteVerifyDataL@CIptvTestVerifyData@@QAEHAAVTDesC16@@0@Z @ 145 NONAME ; int CIptvTestVerifyData::WriteVerifyDataL(class TDesC16 &, class TDesC16 &)
 	?ListFilesProcessesAndThreadsL@CVCXTestCommon@@SAXAAVRFs@@@Z @ 146 NONAME ; void CVCXTestCommon::ListFilesProcessesAndThreadsL(class RFs &)
+	?GetDefaultIap@CIptvTestUtilALR@@QAEKXZ @ 147 NONAME ; unsigned long CIptvTestUtilALR::GetDefaultIap(void)
+	?SetDefaultIapCenRep@CIptvTestUtilALR@@QAEHXZ @ 148 NONAME ; int CIptvTestUtilALR::SetDefaultIapCenRep(void)
+	?GetDefaultIapCenRep@CIptvTestUtilALR@@QAEKXZ @ 149 NONAME ; unsigned long CIptvTestUtilALR::GetDefaultIapCenRep(void)
 




