EXPORTS
	_ZN23CIkeConnectionInterface4NewLER9MIkeDebug @ 1 NONAME
	_ZTI13CDataTransfer @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23CIkeConnectionInterface @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CDataTransfer @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23CIkeConnectionInterface @ 5 NONAME ; #<VT>#

