
diff -r e1bea15f9a39 -r 79859ed3eea9 webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Thu Aug 19 10:58:56 2010 +0300
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Tue Aug 31 16:17:46 2010 +0300
@@ -38,9 +38,4 @@
 	_ZTV14RFastAllocator @ 37 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV15CFastMemoryPool @ 38 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV18CDefaultMemoryPool @ 39 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN13MemoryManager17InitFastAllocatorEv @ 40 NONAME
-	_ZN13MemoryManager19CreateFastAllocatorEv @ 41 NONAME
-	_ZN13MemoryManager13InitOOMDialogEv @ 42 NONAME
-	_ZN13MemoryManager23ResetOOMDialogDisplayedEv @ 43 NONAME
-	_ZN13MemoryManager14DumpMemoryLogsEv @ 44 NONAME
 




