
diff -r 79859ed3eea9 -r 919f36ff910f webengine/wmlengine/group/EABI/WmlEngineU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/webengine/wmlengine/group/EABI/WmlEngineU.def	Wed Sep 01 12:28:30 2010 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z13NewWmlEngineLv @ 1 NONAME
+




