
diff -r 10e98eab6f85 -r a359256acfc6 webengine/widgetinstaller/eabi/WidgetInstalleru.def
--- a/webengine/widgetinstaller/eabi/WidgetInstalleru.def	Fri Jul 03 15:54:40 2009 +0100
+++ b/webengine/widgetinstaller/eabi/WidgetInstalleru.def	Thu Aug 27 07:44:59 2009 +0300
@@ -9,4 +9,6 @@
 	_ZN16CWidgetInstaller8RunErrorEi @ 8 NONAME
 	_ZTI14CIconConverter @ 9 NONAME ; #<TI>#
 	_ZTV14CIconConverter @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI24CWidgetBackupRegistryXml @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV24CWidgetBackupRegistryXml @ 12 NONAME ; #<VT>#
 




