
diff -r 000000000000 -r 29b1cd4cb562 bthci/bthci2/hctl/eabi/hctl_baseU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/bthci/bthci2/hctl/eabi/hctl_baseU.DEF	Fri Jan 15 08:13:17 2010 +0200
@@ -0,0 +1,28 @@
+EXPORTS
+	_ZN13CHCTLUartBase14BaseConstructLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
+	_ZN13CHCTLUartBase16SetPortBaudRateLEm @ 2 NONAME
+	_ZN13CHCTLUartBase22CheckHardwareConnectedEv @ 3 NONAME
+	_ZN13CHCTLUartBase9InterfaceE4TUid @ 4 NONAME
+	_ZN13CHCTLUartBaseC2Ev @ 5 NONAME
+	_ZN13CHCTLUartBaseD0Ev @ 6 NONAME
+	_ZN13CHCTLUartBaseD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN13CHCTLUartBaseD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZN6CDelay4NewLER9TCallBackN7CActive9TPriorityE @ 9 NONAME
+	_ZN6CDelayD0Ev @ 10 NONAME
+	_ZN6CDelayD1Ev @ 11 NONAME
+	_ZN6CDelayD2Ev @ 12 NONAME
+	_ZN9CHCTLBase4NewLE4TUid @ 13 NONAME
+	_ZN9CHCTLBase4NewLEv @ 14 NONAME
+	_ZN9CHCTLBaseC2Ev @ 15 NONAME
+	_ZN9CHCTLBaseD0Ev @ 16 NONAME
+	_ZN9CHCTLBaseD1Ev @ 17 NONAME
+	_ZN9CHCTLBaseD2Ev @ 18 NONAME
+	_ZTI13CHCTLUartBase @ 19 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI9CHCTLBase @ 20 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CHCTLUartBase @ 21 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV9CHCTLBase @ 22 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN13CHCTLUartBase4PortEv @ 23 NONAME
+	_ZN21CHCTLUartPowerManager4NewLER22MHCTLUartPowerObserverR11RBusDevComm @ 24 NONAME
+	_ZN21CHCTLUartPowerManager5StartEv @ 25 NONAME
+	_ZNK13CHCTLUartBase13PowerCtrlModeEv @ 26 NONAME
+




