
diff -r 000000000000 -r 3553901f7fa8 telephonyprotocols/psdagt/eabi/TS_PsdAgtU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/telephonyprotocols/psdagt/eabi/TS_PsdAgtU.def	Tue Feb 02 01:41:59 2010 +0200
@@ -0,0 +1,240 @@
+EXPORTS
+	_Z18NewTestSuitePsdAgtv @ 1 NONAME
+	_ZTI10CDbAgtBase @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI10CDbUndoInt @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CDbCsdTable @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CDbIapTable @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CDbUndoBool @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CDbUndoText @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI12CDbCDMATable @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI12CDbPrefTable @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CDbModemTable @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CDialogServer @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_1 @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_2 @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_3 @ 14 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_4 @ 15 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_5 @ 16 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_6 @ 17 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_7 @ 18 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_8 @ 19 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest1_9 @ 20 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest2_1 @ 21 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest2_2 @ 22 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest2_3 @ 23 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest2_4 @ 24 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_1 @ 25 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_2 @ 26 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_3 @ 27 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_4 @ 28 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_5 @ 29 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_6 @ 30 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_7 @ 31 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_8 @ 32 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest3_9 @ 33 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest4_1 @ 34 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest5_1 @ 35 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest5_2 @ 36 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest5_3 @ 37 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_1 @ 38 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_2 @ 39 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_3 @ 40 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_4 @ 41 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_5 @ 42 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_6 @ 43 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_7 @ 44 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_8 @ 45 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest6_9 @ 46 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_1 @ 47 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_2 @ 48 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_3 @ 49 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_4 @ 50 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_5 @ 51 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_6 @ 52 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_7 @ 53 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_8 @ 54 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest7_9 @ 55 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest8_1 @ 56 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CPsdAgtTest9_1 @ 57 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14TRealAgtNotify @ 58 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CDbUndoAgentExt @ 59 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CDbUndoLongText @ 60 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest10_1 @ 61 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest10_2 @ 62 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest10_3 @ 63 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest11_1 @ 64 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest11_2 @ 65 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest11_3 @ 66 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest11_4 @ 67 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest11_5 @ 68 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest11_6 @ 69 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest11_7 @ 70 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest12_1 @ 71 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest13_1 @ 72 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest13_2 @ 73 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest14_1 @ 74 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest14_2 @ 75 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest14_3 @ 76 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest14_4 @ 77 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest14_5 @ 78 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest15_1 @ 79 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest15_2 @ 80 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest15_3 @ 81 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest15_4 @ 82 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest1_10 @ 83 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest1_11 @ 84 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest1_12 @ 85 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest1_13 @ 86 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest1_14 @ 87 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest1_15 @ 88 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest1_16 @ 89 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_10 @ 90 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_11 @ 91 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_12 @ 92 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_13 @ 93 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_14 @ 94 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_15 @ 95 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_16 @ 96 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_17 @ 97 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_18 @ 98 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_19 @ 99 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_20 @ 100 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_21 @ 101 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_22 @ 102 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_23 @ 103 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_24 @ 104 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_25 @ 105 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_26 @ 106 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_27 @ 107 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_28 @ 108 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_29 @ 109 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_30 @ 110 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest3_31 @ 111 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest6_10 @ 112 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest6_11 @ 113 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest6_12 @ 114 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest7_10 @ 115 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPsdAgtTest7_11 @ 116 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CTestStepPsdAgt @ 117 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CTestSuitePsdAgt @ 118 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CDbGPRSOutgoingTable @ 119 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CDbAgtBase @ 120 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV10CDbUndoInt @ 121 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CDbCsdTable @ 122 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CDbIapTable @ 123 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CDbUndoBool @ 124 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CDbUndoText @ 125 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV12CDbCDMATable @ 126 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV12CDbPrefTable @ 127 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CDbModemTable @ 128 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CDialogServer @ 129 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_1 @ 130 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_2 @ 131 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_3 @ 132 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_4 @ 133 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_5 @ 134 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_6 @ 135 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_7 @ 136 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_8 @ 137 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest1_9 @ 138 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest2_1 @ 139 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest2_2 @ 140 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest2_3 @ 141 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest2_4 @ 142 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_1 @ 143 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_2 @ 144 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_3 @ 145 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_4 @ 146 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_5 @ 147 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_6 @ 148 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_7 @ 149 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_8 @ 150 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest3_9 @ 151 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest4_1 @ 152 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest5_1 @ 153 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest5_2 @ 154 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest5_3 @ 155 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_1 @ 156 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_2 @ 157 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_3 @ 158 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_4 @ 159 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_5 @ 160 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_6 @ 161 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_7 @ 162 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_8 @ 163 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest6_9 @ 164 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_1 @ 165 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_2 @ 166 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_3 @ 167 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_4 @ 168 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_5 @ 169 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_6 @ 170 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_7 @ 171 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_8 @ 172 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest7_9 @ 173 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest8_1 @ 174 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CPsdAgtTest9_1 @ 175 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14TRealAgtNotify @ 176 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CDbUndoAgentExt @ 177 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CDbUndoLongText @ 178 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest10_1 @ 179 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest10_2 @ 180 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest10_3 @ 181 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest11_1 @ 182 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest11_2 @ 183 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest11_3 @ 184 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest11_4 @ 185 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest11_5 @ 186 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest11_6 @ 187 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest11_7 @ 188 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest12_1 @ 189 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest13_1 @ 190 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest13_2 @ 191 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest14_1 @ 192 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest14_2 @ 193 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest14_3 @ 194 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest14_4 @ 195 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest14_5 @ 196 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest15_1 @ 197 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest15_2 @ 198 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest15_3 @ 199 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest15_4 @ 200 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest1_10 @ 201 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest1_11 @ 202 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest1_12 @ 203 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest1_13 @ 204 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest1_14 @ 205 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest1_15 @ 206 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest1_16 @ 207 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_10 @ 208 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_11 @ 209 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_12 @ 210 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_13 @ 211 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_14 @ 212 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_15 @ 213 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_16 @ 214 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_17 @ 215 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_18 @ 216 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_19 @ 217 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_20 @ 218 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_21 @ 219 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_22 @ 220 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_23 @ 221 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_24 @ 222 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_25 @ 223 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_26 @ 224 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_27 @ 225 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_28 @ 226 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_29 @ 227 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_30 @ 228 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest3_31 @ 229 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest6_10 @ 230 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest6_11 @ 231 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest6_12 @ 232 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest7_10 @ 233 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPsdAgtTest7_11 @ 234 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CTestStepPsdAgt @ 235 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CTestSuitePsdAgt @ 236 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CDbGPRSOutgoingTable @ 237 NONAME ; #<VT>#
+
+




