
diff -r 000000000000 -r 3553901f7fa8 telephonyserverplugins/common_tsy/systemstateplugin/bwins/ssmadaptationcliu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/telephonyserverplugins/common_tsy/systemstateplugin/bwins/ssmadaptationcliu.def	Tue Feb 02 01:41:59 2010 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	?ActivateRfForEmergencyCall@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@QAEXAAVTRequestStatus@@@Z @ 1 NONAME ; void RSsmEmergencyCallRfAdaptation::ActivateRfForEmergencyCall(class TRequestStatus &)
+	?Cancel@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void RSsmEmergencyCallRfAdaptation::Cancel(void)
+	?Close@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; void RSsmEmergencyCallRfAdaptation::Close(void)
+	?Connect@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@QAEHH@Z @ 4 NONAME ; int RSsmEmergencyCallRfAdaptation::Connect(int)
+	?Connect@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@QAEHXZ @ 5 NONAME ; int RSsmEmergencyCallRfAdaptation::Connect(void)
+	?DeactivateRfForEmergencyCall@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@QAEXAAVTRequestStatus@@@Z @ 6 NONAME ; void RSsmEmergencyCallRfAdaptation::DeactivateRfForEmergencyCall(class TRequestStatus &)
+	?InitializeLibL@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@SAXXZ @ 7 NONAME ; void RSsmEmergencyCallRfAdaptation::InitializeLibL(void)
+	?UnInitializeLib@RSsmEmergencyCallRfAdaptation@@SAXXZ @ 8 NONAME ; void RSsmEmergencyCallRfAdaptation::UnInitializeLib(void)
+




