
diff -r 000000000000 -r 3553901f7fa8 telephonyserverplugins/common_tsy/systemstateplugin/eabi/ssmadaptationcliu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/telephonyserverplugins/common_tsy/systemstateplugin/eabi/ssmadaptationcliu.def	Tue Feb 02 01:41:59 2010 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation14InitializeLibLEv @ 1 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation15UnInitializeLibEv @ 2 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation26ActivateRfForEmergencyCallER14TRequestStatus @ 3 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation28DeactivateRfForEmergencyCallER14TRequestStatus @ 4 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation5CloseEv @ 5 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation6CancelEv @ 6 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation7ConnectEi @ 7 NONAME
+	_ZN29RSsmEmergencyCallRfAdaptation7ConnectEv @ 8 NONAME
+




