
diff -r 000000000000 -r 3553901f7fa8 telephonyserverplugins/multimodetsy/test/eabi/TS_MiscU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/telephonyserverplugins/multimodetsy/test/eabi/TS_MiscU.DEF	Tue Feb 02 01:41:59 2010 +0200
@@ -0,0 +1,35 @@
+EXPORTS
+	_Z16NewMiscTestSuitev @ 1 NONAME
+	_ZTI11CServerInfo @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CMiscTestStep @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CMiscTestSuite @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14COwnNumberTest @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CGetCurrentMode @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CGetLinesStatus @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CGetNetworkCaps @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CPhoneStoreTest @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CGetAsyncNetList @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CGetMultimodeCaps @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CSubscriberIdTest @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI21CManufacturerInfoTest @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI24CIsSupportedByModuleTest @ 14 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI29CSignalAndBatteryStrengthTest @ 15 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8CGetCaps @ 16 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTIN16CGetAsyncNetList20CTestAsyncGetNetListE @ 17 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CServerInfo @ 18 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CMiscTestStep @ 19 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CMiscTestSuite @ 20 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14COwnNumberTest @ 21 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CGetCurrentMode @ 22 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CGetLinesStatus @ 23 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CGetNetworkCaps @ 24 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CPhoneStoreTest @ 25 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CGetAsyncNetList @ 26 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CGetMultimodeCaps @ 27 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CSubscriberIdTest @ 28 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV21CManufacturerInfoTest @ 29 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV24CIsSupportedByModuleTest @ 30 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV29CSignalAndBatteryStrengthTest @ 31 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8CGetCaps @ 32 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTVN16CGetAsyncNetList20CTestAsyncGetNetListE @ 33 NONAME ; #<VT>#
+




