
diff -r 07a122eea281 -r 4814c5a49428 telephonyserverplugins/common_tsy/test/component/mockltsy/mockltsydll/eabi/mockltsydllu.def
--- a/telephonyserverplugins/common_tsy/test/component/mockltsy/mockltsydll/eabi/mockltsydllu.def	Wed Sep 01 12:40:21 2010 +0100
+++ b/telephonyserverplugins/common_tsy/test/component/mockltsy/mockltsydll/eabi/mockltsydllu.def	Tue Sep 14 23:33:57 2010 +0300
@@ -25,7 +25,7 @@
 	_ZN11TComparatorI30TMmMbmsActiveServiceListParamsE7IsEqualERKS0_S3_ @ 24 NONAME
 	_ZN11TComparatorI31TMmMbmsMonitorServiceListParamsE7IsEqualERKS0_S3_ @ 25 NONAME
 	_ZN11TComparatorI4TBufILi10EEE7IsEqualERKS1_S4_ @ 26 NONAME
-	_ZN11TComparatorI4TBufILi15EEE7IsEqualERKS1_S4_ @ 27 NONAME
+	_ZN11TComparatorI4TBufILi30EEE7IsEqualERKS1_S4_ @ 27 NONAME
 	_ZN11TComparatorI4TBufILi16EEE7IsEqualERKS1_S4_ @ 28 NONAME
 	_ZN11TComparatorI4TBufILi32EEE7IsEqualERKS1_S4_ @ 29 NONAME
 	_ZN11TComparatorI4TBufILi6EEE7IsEqualERKS1_S4_ @ 30 NONAME




