
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f commsprocess/commsrootserverconfig/eabi/c32rootU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/commsprocess/commsrootserverconfig/eabi/c32rootU.def	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,47 @@
+EXPORTS
+	_Z8StartC32v @ 1 NONAME ; StartC32(void)
+	_ZN9RRootServ10CancelBindERN10RootServer19TRSSubModuleAddressES2_ @ 2 NONAME ; RRootServ::CancelBind(RootServer::TRSSubModuleAddress&, RootServer::TRSSubModuleAddress&)
+	_ZN9RRootServ13CancelLoadCpmERK5TBuf8ILi32EE @ 3 NONAME ; RRootServ::CancelLoadCpm(TBuf8<32> const&)	
+	_ZN9RRootServ12CancelUnbindERN10RootServer19TRSSubModuleAddressES2_ @ 4 NONAME ; RRootServ::CancelUnbind(RootServer::TRSSubModuleAddress&, RootServer::TRSSubModuleAddress&)
+	_ZN9RRootServ15CancelUnloadCpmERK5TBuf8ILi32EE @ 5 NONAME ; RRootServ::CancelUnloadCpm(TBuf8<32> const&)
+	_ZN9RRootServ5CloseEv @ 6 NONAME ; RRootServ::Close(void)
+	_ZN9RRootServ7ConnectEv @ 7 NONAME ; RRootServ::Connect(void)
+	_ZN9RRootServ21__DbgSetMbufPoolLimitEi @ 8 NONAME ; RRootServ::__DbgSetMbufPoolLimit(int)
+	_ZN9RRootServ17EnumerateBindingsERKN7CommsFW19TCFSubModuleAddressERN10RootServer7TRSIterERNS4_14TRSBindingInfoE @ 9 NONAME ; RRootServ::EnumerateBindings(CommsFW::TCFSubModuleAddress const&, RootServer::TRSIter&, RootServer::TRSBindingInfo&)
+	_ZN9RRootServ16EnumerateModulesERN10RootServer7TRSIterER5TBuf8ILi32EE @ 10 NONAME ; RRootServ::EnumerateModules(RootServer::TRSIter&, TBuf8<32>&)
+	_ZN9RRootServ19EnumerateSubModulesERK5TBuf8ILi32EERN10RootServer7TRSIterERS1_ @ 11 NONAME ; RRootServ::EnumerateSubModules(TBuf8<32> const&, RootServer::TRSIter&, TBuf8<32>&)
+	_ZN9RRootServ13GetModuleInfoERK5TBuf8ILi32EERN10RootServer13TRSModuleInfoE @ 12 NONAME ; RRootServ::GetModuleInfo(TBuf8<32> const&, RootServer::TRSModuleInfo&)
+	_ZN9RRootServ7LoadCpmER14TRequestStatusRKN10RootServer20TRSStartModuleParamsERK6TDesC8 @ 13 NONAME ; RRootServ::LoadCpm(TRequestStatus&, RootServer::TRSStartModuleParams const&, TDesC8 const&)
+	_ZN9RRootServ15SetMBufPoolSizeEj @ 14 NONAME ; RRootServ::SetMBufPoolSize(unsigned int)
+	_ZN9RRootServ8ShutdownEv @ 15 NONAME ; RRootServ::Shutdown(void)
+	_ZN9RRootServ6UnbindER14TRequestStatusRN10RootServer16TRSUnBindingInfoE @ 16 NONAME ; RRootServ::Unbind(TRequestStatus&, RootServer::TRSUnBindingInfo&)
+	_ZN9RRootServ9UnloadCpmER14TRequestStatusRK5TBuf8ILi32EEN7CommsFW15TCFShutdownTypeE @ 17 NONAME ; RRootServ::UnloadCpm(TRequestStatus&, TBuf8<32> const&, CommsFW::TCFShutdownType)
+	_ZNK9RRootServ7VersionEv @ 18 NONAME ; RRootServ::Version(void) const
+	_ZN9RRootServ14__DbgCheckHeapEi @ 19 NONAME ; RRootServ::__DbgCheckHeap(int)
+	_ZN9RRootServ14__DbgCheckMbufEi @ 20 NONAME ; RRootServ::__DbgCheckMbuf(int)
+	_ZN9RRootServ17__DbgFailNextMbufEi @ 21 NONAME ; RRootServ::__DbgFailNextMbuf(int)
+	_ZN9RRootServ13__DbgFailNextEi @ 22 NONAME ; RRootServ::__DbgFailNext(int)
+	_ZN9RRootServ12__DbgMarkEndEi @ 23 NONAME ; RRootServ::__DbgMarkEnd(int)
+	_ZN9RRootServ13__DbgMarkHeapEv @ 24 NONAME ; RRootServ::__DbgMarkHeap(void)
+	_ZN9RRootServ18__DbgMbufFreeSpaceEv @ 25 NONAME ; RRootServ::__DbgMbufFreeSpace(void)
+	_ZN9RRootServ19__DbgMbufTotalSpaceEv @ 26 NONAME ; RRootServ::__DbgMbufTotalSpace(void)
+	_ZN9RRootServ4BindER14TRequestStatusRN10RootServer14TRSBindingInfoE @ 27 NONAME ; RRootServ::Bind(TRequestStatus&, RootServer::TRSBindingInfo&)
+	_Z27StartC32WithCMISuppressionsRK7TDesC16 @ 28 NONAME ; StartC32WithCMISuppressions(TDesC16 const&)
+	_Z11WarmBootC32RK7TDesC16 @ 29 NONAME
+	_ZN9RRootServ11SendMessageER14TRequestStatusRK5TBuf8ILi32EEiR5TDes8 @ 30 NONAME
+	_ZN9RRootServ11SendMessageERK5TBuf8ILi32EEiR5TDes8 @ 31 NONAME
+	_ZN9RRootServ15SetMBufPoolSizeEjj @ 32 NONAME
+	_ZN15RRsConfigurator13CancelLoadCpmERK5TBuf8ILi32EE @ 33 NONAME
+	_ZN15RRsConfigurator15CancelUnloadCpmERK5TBuf8ILi32EE @ 34 NONAME
+	_ZN15RRsConfigurator16EnumerateModulesERK5TBuf8ILi32EERN10RootServer7TRSIterERS1_ @ 35 NONAME
+	_ZN15RRsConfigurator16GetModuleIniDataERK5TBuf8ILi32EER5TDes8Ri @ 36 NONAME
+	_ZN15RRsConfigurator7ConnectEv @ 37 NONAME
+	_ZN15RRsConfigurator7LoadCpmERK5TBuf8ILi32EER14TRequestStatus @ 38 NONAME
+	_ZN15RRsConfigurator9UnloadCpmERK5TBuf8ILi32EEN7CommsFW15TCFShutdownTypeER14TRequestStatus @ 39 NONAME
+	_ZN15RRsConfiguratorC1Ev @ 40 NONAME
+	_ZN15RRsConfiguratorC2Ev @ 41 NONAME
+	_ZN9RRootServ16AddMBufAllocInfoERKN10RootServer28TRSAddMBufAllocInfoContainerE @ 42 NONAME
+	_ZNK9RRootServ30IsCallerConfigurationAuthorityEv @ 43 NONAME
+	_Z12StartC32Fullv @ 44 NONAME
+
+




