
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f datacommsserver/esockserver/debug/MessageInterceptRegister/EABI/MessageIntercept.ESockDebugU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/datacommsserver/esockserver/debug/MessageInterceptRegister/EABI/MessageIntercept.ESockDebugU.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN10ESockDebug11MemoryDebug17TCheckFailNextMsg9DispatchLEP12CSockSession @ 1 NONAME
+	_ZN10ESockDebug11MemoryDebug24ImplementationProxyTableEv @ 2 NONAME
+	_ZN10ESockDebug11MemoryDebug28ImplementationProxyTableSizeEv @ 3 NONAME
+	_ZTIN10ESockDebug11MemoryDebug17TCheckFailNextMsgE @ 4 NONAME
+	_ZTVN10ESockDebug11MemoryDebug17TCheckFailNextMsgE @ 5 NONAME
+	_ZN10ESockDebug11MemoryDebug17TCheckFailNextMsg19GetVDataTableStaticEv @ 6 NONAME
+	_ZNK10ESockDebug11MemoryDebug17TCheckFailNextMsg12GetAttribPtrEi @ 7 NONAME
+	_ZNK10ESockDebug11MemoryDebug17TCheckFailNextMsg13GetVDataTableEv @ 8 NONAME
+




