
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f datacommsserver/esockserver/test/util/bwins/TE_ESOCKUTILU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/datacommsserver/esockserver/test/util/bwins/TE_ESOCKUTILU.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?NewServer@@YAHXZ @ 1 NONAME ; int __cdecl NewServer(void)
+	?LoadESock@ESockLoader@@SAHXZ @ 2 NONAME ; public: static int __cdecl ESockLoader::LoadESock(void)




