
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f datacommsserver/esockserver/test/util/eabi/ts_esockutilU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/datacommsserver/esockserver/test/util/eabi/ts_esockutilU.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_Z21NewTestSuiteESockUtilv @ 1 NONAME
+	_ZN11ESockLoader11UnloadESockEN7CommsFW15TCFShutdownTypeEP18MHarnessLogAdaptor @ 2 NONAME
+	_ZN11ESockLoader11UnloadESockEP18MHarnessLogAdaptor @ 3 NONAME
+	_ZN11ESockLoader9LoadESockEP18MHarnessLogAdaptor @ 4 NONAME
+	_ZN14ESockTestUtils16IsNetworkActiveLEv @ 5 NONAME
+	_ZN14ESockTestUtils17DefaultToConfig1LEv @ 6 NONAME
+	_ZN14ESockTestUtils17StopAllInterfacesER6TDes16 @ 7 NONAME
+	_ZN14ESockTestUtils5DelayEi @ 8 NONAME
+	_ZTI19CTestStepAlwaysFail @ 9 NONAME
+	_ZTI19CTestSuiteESockUtil @ 10 NONAME
+	_ZTV19CTestStepAlwaysFail @ 11 NONAME
+	_ZTV19CTestSuiteESockUtil @ 12 NONAME
+




