
diff -r 000000000000 -r dfb7c4ff071f serialserver/c32serialserver/Test/EABI/DUMMY8U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/serialserver/c32serialserver/Test/EABI/DUMMY8U.DEF	Thu Dec 17 09:22:25 2009 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	LibEntry @ 1 NONAME
+	_ZTI10CDummyPort @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CDummyCompleter @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CDummyPortFactory @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CDummyPort @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CDummyCompleter @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CDummyPortFactory @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




