EXPORTS
	?StartC32@@YAHXZ @ 1 NONAME ; int StartC32(void)
	?StartC32WithCMISuppressions@@YAHABVTDesC16@@@Z @ 2 NONAME ; int StartC32WithCMISuppressions(class TDesC16 const &)
	?Bind@RRootServ@@QAEXAAVTRequestStatus@@AAVTRSBindingInfo@RootServer@@@Z @ 3 NONAME ; void RRootServ::Bind(class TRequestStatus &, class RootServer::TRSBindingInfo &)
	?CancelBind@RRootServ@@QAEXAAVTRSSubModuleAddress@RootServer@@0@Z @ 4 NONAME ; void RRootServ::CancelBind(class RootServer::TRSSubModuleAddress &, class RootServer::TRSSubModuleAddress &)
	?CancelLoadCpm@RRootServ@@QAEXABV?$TBuf8@$0CA@@@@Z @ 5 NONAME ; void RRootServ::CancelLoadCpm(class TBuf8<32> const &)
	?CancelUnbind@RRootServ@@QAEXAAVTRSSubModuleAddress@RootServer@@0@Z @ 6 NONAME ; void RRootServ::CancelUnbind(class RootServer::TRSSubModuleAddress &, class RootServer::TRSSubModuleAddress &)
	?CancelUnloadCpm@RRootServ@@QAEXABV?$TBuf8@$0CA@@@@Z @ 7 NONAME ; void RRootServ::CancelUnloadCpm(class TBuf8<32> const &)
	?Close@RRootServ@@QAEXXZ @ 8 NONAME ; void RRootServ::Close(void)
	?Connect@RRootServ@@QAEHXZ @ 9 NONAME ; int RRootServ::Connect(void)
	?EnumerateBindings@RRootServ@@QAEHABVTCFSubModuleAddress@CommsFW@@AAVTRSIter@RootServer@@AAVTRSBindingInfo@5@@Z @ 10 NONAME ; int RRootServ::EnumerateBindings(class CommsFW::TCFSubModuleAddress const &, class RootServer::TRSIter &, class RootServer::TRSBindingInfo &)
	?EnumerateModules@RRootServ@@QAEHAAVTRSIter@RootServer@@AAV?$TBuf8@$0CA@@@@Z @ 11 NONAME ; int RRootServ::EnumerateModules(class RootServer::TRSIter &, class TBuf8<32> &)
	?EnumerateSubModules@RRootServ@@QAEHABV?$TBuf8@$0CA@@@AAVTRSIter@RootServer@@AAV2@@Z @ 12 NONAME ; int RRootServ::EnumerateSubModules(class TBuf8<32> const &, class RootServer::TRSIter &, class TBuf8<32> &)
	?GetModuleInfo@RRootServ@@QAEHABV?$TBuf8@$0CA@@@AAVTRSModuleInfo@RootServer@@@Z @ 13 NONAME ; int RRootServ::GetModuleInfo(class TBuf8<32> const &, class RootServer::TRSModuleInfo &)
	?LoadCpm@RRootServ@@QAEXAAVTRequestStatus@@ABVTRSStartModuleParams@RootServer@@ABVTDesC8@@@Z @ 14 NONAME ; void RRootServ::LoadCpm(class TRequestStatus &, class RootServer::TRSStartModuleParams const &, class TDesC8 const &)
	?SetMBufPoolSize@RRootServ@@QAEHI@Z @ 15 NONAME ; int RRootServ::SetMBufPoolSize(unsigned int)
	?Shutdown@RRootServ@@QAEHXZ @ 16 NONAME ; int RRootServ::Shutdown(void)
	?Unbind@RRootServ@@QAEXAAVTRequestStatus@@AAVTRSUnBindingInfo@RootServer@@@Z @ 17 NONAME ; void RRootServ::Unbind(class TRequestStatus &, class RootServer::TRSUnBindingInfo &)
	?UnloadCpm@RRootServ@@QAEXAAVTRequestStatus@@ABV?$TBuf8@$0CA@@@W4TCFShutdownType@CommsFW@@@Z @ 18 NONAME ; void RRootServ::UnloadCpm(class TRequestStatus &, class TBuf8<32> const &, enum CommsFW::TCFShutdownType)
	?Version@RRootServ@@QBE?AVTVersion@@XZ @ 19 NONAME ; class TVersion RRootServ::Version(void) const
	?__DbgCheckHeap@RRootServ@@QAEHH@Z @ 20 NONAME ; int RRootServ::__DbgCheckHeap(int)
	?__DbgCheckMbuf@RRootServ@@QAEHH@Z @ 21 NONAME ; int RRootServ::__DbgCheckMbuf(int)
	?__DbgFailNext@RRootServ@@QAEHH@Z @ 22 NONAME ; int RRootServ::__DbgFailNext(int)
	?__DbgFailNextMbuf@RRootServ@@QAEHH@Z @ 23 NONAME ; int RRootServ::__DbgFailNextMbuf(int)
	?__DbgMarkEnd@RRootServ@@QAEHH@Z @ 24 NONAME ; int RRootServ::__DbgMarkEnd(int)
	?__DbgMarkHeap@RRootServ@@QAEHXZ @ 25 NONAME ; int RRootServ::__DbgMarkHeap(void)
	?__DbgMbufFreeSpace@RRootServ@@QAEHXZ @ 26 NONAME ; int RRootServ::__DbgMbufFreeSpace(void)
	?__DbgMbufTotalSpace@RRootServ@@QAEHXZ @ 27 NONAME ; int RRootServ::__DbgMbufTotalSpace(void)
	?__DbgSetMbufPoolLimit@RRootServ@@QAEHH@Z @ 28 NONAME ; int RRootServ::__DbgSetMbufPoolLimit(int)
	?WarmBootC32@@YAHABVTDesC16@@@Z @ 29 NONAME ; int WarmBootC32(class TDesC16 const &)
	?SendMessage@RRootServ@@QAEXAAVTRequestStatus@@ABV?$TBuf8@$0CA@@@HAAVTDes8@@@Z @ 30 NONAME ; void RRootServ::SendMessage(class TRequestStatus &, class TBuf8<32> const &, int, class TDes8 &)
	?SendMessage@RRootServ@@QAEHABV?$TBuf8@$0CA@@@HAAVTDes8@@@Z @ 31 NONAME ; int RRootServ::SendMessage(class TBuf8<32> const &, int, class TDes8 &)
	?SetMBufPoolSize@RRootServ@@QAEHII@Z @ 32 NONAME ; int RRootServ::SetMBufPoolSize(unsigned int, unsigned int)
	??0RRsConfigurator@@QAE@XZ @ 33 NONAME ; RRsConfigurator::RRsConfigurator(void)
	?CancelLoadCpm@RRsConfigurator@@QAEXABV?$TBuf8@$0CA@@@@Z @ 34 NONAME ; void RRsConfigurator::CancelLoadCpm(class TBuf8<32> const &)
	?CancelUnloadCpm@RRsConfigurator@@QAEXABV?$TBuf8@$0CA@@@@Z @ 35 NONAME ; void RRsConfigurator::CancelUnloadCpm(class TBuf8<32> const &)
	?Connect@RRsConfigurator@@QAEHXZ @ 36 NONAME ; int RRsConfigurator::Connect(void)
	?EnumerateModules@RRsConfigurator@@QAEHABV?$TBuf8@$0CA@@@AAVTRSIter@RootServer@@AAV2@@Z @ 37 NONAME ; int RRsConfigurator::EnumerateModules(class TBuf8<32> const &, class RootServer::TRSIter &, class TBuf8<32> &)
	?GetModuleIniData@RRsConfigurator@@QAEHABV?$TBuf8@$0CA@@@AAVTDes8@@AAH@Z @ 38 NONAME ; int RRsConfigurator::GetModuleIniData(class TBuf8<32> const &, class TDes8 &, int &)
	?LoadCpm@RRsConfigurator@@QAEXABV?$TBuf8@$0CA@@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 39 NONAME ; void RRsConfigurator::LoadCpm(class TBuf8<32> const &, class TRequestStatus &)
	?UnloadCpm@RRsConfigurator@@QAEXABV?$TBuf8@$0CA@@@W4TCFShutdownType@CommsFW@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 40 NONAME ; void RRsConfigurator::UnloadCpm(class TBuf8<32> const &, enum CommsFW::TCFShutdownType, class TRequestStatus &)
	?AddMBufAllocInfo@RRootServ@@QAEHABVTRSAddMBufAllocInfoContainer@RootServer@@@Z @ 41 NONAME ; int RRootServ::AddMBufAllocInfo(class RootServer::TRSAddMBufAllocInfoContainer const &)
	?SetMBufSizeAllocCommit@RRootServ@@QAEHXZ @ 42 NONAME ABSENT ; int RRootServ::SetMBufSizeAllocCommit(void)
	?IsCallerConfigurationAuthority@RRootServ@@QBEHXZ @ 43 NONAME ; int RRootServ::IsCallerConfigurationAuthority(void) const
	?StartC32Full@@YAHXZ @ 44 NONAME ; int StartC32Full(void)

