
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 resourcemgmt/hwresourcesmgr/power/eabi/hwrmpowerclient_extpowerinfou.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/resourcemgmt/hwresourcesmgr/power/eabi/hwrmpowerclient_extpowerinfou.def	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,29 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CHWRMPower14GetBatteryInfoER14TRequestStatusRNS_23TBatteryConsumptionDataE @ 1 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower20GetBaseTimeIntervalLERi @ 2 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower21GetBatteryVoltageInfoER14TRequestStatusRNS_19TBatteryVoltageDataE @ 3 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower28StartAverageVoltageReportingER14TRequestStatusRKNS_17TIntervalMultipleE @ 4 NONAME ABSENT
+	_ZN10CHWRMPower28StopAverageVoltageReportingLEv @ 5 NONAME ABSENT
+	_ZN10CHWRMPower32StartAverageConsumptionReportingER14TRequestStatusRKNS_17TIntervalMultipleE @ 6 NONAME ABSENT
+	_ZN10CHWRMPower32StopAverageConsumptionReportingLEv @ 7 NONAME ABSENT
+	_ZN10CHWRMPower4NewLEP27MHWRMBatteryVoltageObserverP31MHWRMBatteryConsumptionObserver @ 8 NONAME ABSENT
+	_ZN10CHWRMPower5NewLCEP27MHWRMBatteryVoltageObserverP31MHWRMBatteryConsumptionObserver @ 9 NONAME ABSENT
+	_ZN10CHWRMPowerD0Ev @ 10 NONAME
+	_ZN10CHWRMPowerD1Ev @ 11 NONAME
+	_ZN10CHWRMPowerD2Ev @ 12 NONAME
+	_ZTI26CHWRMBatteryMeasurementsAO @ 13 NONAME
+	_ZTV26CHWRMBatteryMeasurementsAO @ 14 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower21GetBatteryChargerTypeERNS_19TBatteryChargerTypeE @ 15 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower24GetBatteryChargingStatusERNS_22TBatteryChargingStatusE @ 16 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower25StopChargingNotificationLENS_24TBatteryChargingNotifierE @ 17 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower26SetBatteryChargingObserverEP34MHWRMBatteryChargingStatusObserverP35MHWRMBatteryChargingCurrentObserverP36MHWRMBatteryFullChargingTimeObserver @ 18 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower28NotifyAverageChargingCurrentER14TRequestStatusRKj @ 19 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower29NotifyBatteryFullChargingTimeER14TRequestStatus @ 20 NONAME
+	_ZTI22CHWRMChargingStatusObs @ 21 NONAME
+	_ZTV22CHWRMChargingStatusObs @ 22 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower22SetPowerReportObserverEP25MHWRMBatteryPowerObserver @ 23 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower26StartAveragePowerReportingER14TRequestStatusRKj @ 24 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower26StopAveragePowerReportingLEv @ 25 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower4NewLEv @ 26 NONAME
+	_ZN10CHWRMPower5NewLCEv @ 27 NONAME
+




