
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 sysstatemgmt/ssmcustcmds/ssmsystemcmds/eabi/ssmsystemcmdsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysstatemgmt/ssmcustcmds/ssmsystemcmds/eabi/ssmsystemcmdsu.def	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN20SsmSystemCmdsFactory14InitPsKeysNewLEv @ 1 NONAME
+	_ZN20SsmSystemCmdsFactory21InitStartupReasonNewLEv @ 2 NONAME
+	_ZN20SsmSystemCmdsFactory22InitCriticalLevelsNewLEv @ 3 NONAME
+	0 @ 4 ABSENT; absent
+	_ZN20SsmSystemCmdsFactory21WaitForPsKeyExactNewLEv @ 5 NONAME
+	_ZN20SsmSystemCmdsFactory21WaitForPsKeyRangeNewLEv @ 6 NONAME
+	_ZN20SsmSystemCmdsFactory14SaShutdownNewLEv @ 7 NONAME
+




