
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 sysstatemgmt/systemstarter/eabi/startsafeU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysstatemgmt/systemstarter/eabi/startsafeU.DEF	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CStartSafe16InitAppArcServerER14TRequestStatus @ 1 NONAME
+	_ZN10CStartSafe16StartAndMonitorLERK18CStartupPropertiesR8RProcessRi @ 2 NONAME
+	_ZN10CStartSafe4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZN10CStartSafe6StartLERK18CStartupPropertiesR8RProcessR14TRequestStatus @ 4 NONAME
+	_ZN10CStartSafe6StartLERK18CStartupPropertiesR8RProcessRi @ 5 NONAME
+
+




