
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 sysstatemgmt/systemstatereferenceplugins/clayer/bwins/ssmclayersupu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysstatemgmt/systemstatereferenceplugins/clayer/bwins/ssmclayersupu.def	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	?NewL@CStrtSecurityEventObserver@@SAPAVMSsmUtility@@XZ @ 1 NONAME ; class MSsmUtility * CStrtSecurityEventObserver::NewL(void)
+	?NewL@CSsmSimStatusObserver@@SAPAVMSsmUtility@@XZ @ 2 NONAME ; class MSsmUtility * CSsmSimStatusObserver::NewL(void)
+	0 @ 3 ABSENT; absent ordinal for future expansion
+	0 @ 4 ABSENT; absent ordinal for future expansion
+	??0CSsmPropertyObserver@@QAE@VTUid@@I@Z @ 5 NONAME ; CSsmPropertyObserver::CSsmPropertyObserver(class TUid, unsigned int)
+	??1CSsmPropertyObserver@@MAE@XZ @ 6 NONAME ; CSsmPropertyObserver::~CSsmPropertyObserver(void)
+	?DoCancel@CSsmPropertyObserver@@MAEXXZ @ 7 NONAME ; void CSsmPropertyObserver::DoCancel(void)
+	?InitializeL@CSsmPropertyObserver@@UAEXXZ @ 8 NONAME ; void CSsmPropertyObserver::InitializeL(void)
+	?Release@CSsmPropertyObserver@@UAEXXZ @ 9 NONAME ; void CSsmPropertyObserver::Release(void)
+	?RunError@CSsmPropertyObserver@@MAEHH@Z @ 10 NONAME ; int CSsmPropertyObserver::RunError(int)
+	?RunL@CSsmPropertyObserver@@MAEXXZ @ 11 NONAME ; void CSsmPropertyObserver::RunL(void)
+	?StartL@CSsmPropertyObserver@@UAEXXZ @ 12 NONAME ; void CSsmPropertyObserver::StartL(void)
+




