
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 sysstatemgmt/systemstatereferenceplugins/clayer/bwins/startupadaptationadapteru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysstatemgmt/systemstatereferenceplugins/clayer/bwins/startupadaptationadapteru.def	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	?NewEmergencyCallRfAdaptationL@CStartupAdaptationAdapter@@SAPAVMEmergencyCallRfAdaptation@@XZ @ 1 NONAME ; class MEmergencyCallRfAdaptation * CStartupAdaptationAdapter::NewEmergencyCallRfAdaptationL(void)
+	?NewMiscAdaptationL@CStartupAdaptationAdapter@@SAPAVMMiscAdaptation@@XZ @ 2 NONAME ; class MMiscAdaptation * CStartupAdaptationAdapter::NewMiscAdaptationL(void)
+	?NewRtcAdaptationL@CStartupAdaptationAdapter@@SAPAVMRtcAdaptation@@XZ @ 3 NONAME ; class MRtcAdaptation * CStartupAdaptationAdapter::NewRtcAdaptationL(void)
+	?NewSimAdaptationL@CStartupAdaptationAdapter@@SAPAVMSimAdaptation@@XZ @ 4 NONAME ; class MSimAdaptation * CStartupAdaptationAdapter::NewSimAdaptationL(void)
+	?NewStateAdaptationL@CStartupAdaptationAdapter@@SAPAVMStateAdaptation@@XZ @ 5 NONAME ; class MStateAdaptation * CStartupAdaptationAdapter::NewStateAdaptationL(void)
+




