EXPORTS
	_ZN25CHWRMVibraProfileObserver4NewLEP25MHWRMVibraProfileObserver @ 1 NONAME
	_ZN25CHWRMVibraProfileObserverD0Ev @ 2 NONAME
	_ZN25CHWRMVibraProfileObserverD1Ev @ 3 NONAME
	_ZN25CHWRMVibraProfileObserverD2Ev @ 4 NONAME
	_ZTI25CHWRMVibraProfileObserver @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV25CHWRMVibraProfileObserver @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZN21CHwrmUiPluginResolver17GetDesiredPluginLER4TUid @ 7 NONAME
	_ZN21CHwrmUiPluginResolver4NewLEv @ 8 NONAME
	_ZN21CHwrmUiPluginResolver5NewLCEv @ 9 NONAME
	_ZN21CHwrmUiPluginResolverD0Ev @ 10 NONAME
	_ZN21CHwrmUiPluginResolverD1Ev @ 11 NONAME
	_ZN21CHwrmUiPluginResolverD2Ev @ 12 NONAME
	_ZN8CIniFile4NewLERK7TDesC16S2_ @ 13 NONAME
	_ZN8CIniFile7FindVarERK7TDesC16S2_R7TPtrC16 @ 14 NONAME
	_ZN8CIniFileD0Ev @ 15 NONAME
	_ZN8CIniFileD1Ev @ 16 NONAME
	_ZN8CIniFileD2Ev @ 17 NONAME
	_ZN25CHWRMVibraProfileObserver17GetVibraModeStateEv @ 18 NONAME
	_ZN25CHWRMVibraProfileObserver25GetVibraFeedbackModeStateEv @ 19 NONAME
	_ZN19CPsPropertyObserver3GetERK4TUidiRi @ 20 NONAME
	_ZN19CPsPropertyObserver4NewLERK4TUidiR19MPsPropertyObserver @ 21 NONAME
	_ZN19CPsPropertyObserver3GetERi @ 22 NONAME

