EXPORTS
	_ZN10CStartSafe16InitAppArcServerER14TRequestStatus @ 1 NONAME
	_ZN10CStartSafe16StartAndMonitorLERK18CStartupPropertiesR8RProcessRi @ 2 NONAME
	_ZN10CStartSafe4NewLEv @ 3 NONAME
	_ZN10CStartSafe6StartLERK18CStartupPropertiesR8RProcessR14TRequestStatus @ 4 NONAME
	_ZN10CStartSafe6StartLERK18CStartupPropertiesR8RProcessRi @ 5 NONAME


