EXPORTS
	_ZN12VibraFactory4NewLEP21MVibraControlObserver @ 1 NONAME
	_ZN12VibraFactory4NewLEv @ 2 NONAME
	_ZN12VibraFactory5NewLCEP21MVibraControlObserver @ 3 NONAME
	_ZN17CVibraControlImpl10StopVibraLEv @ 4 NONAME
	_ZN17CVibraControlImpl11StartVibraLEt @ 5 NONAME
	_ZN17CVibraControlImpl11StartVibraLEti @ 6 NONAME
	_ZNK17CVibraControlImpl13VibraSettingsEv @ 7 NONAME
	_ZTI13CVibraControl @ 8 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CVibraControlImpl @ 9 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CVibraControl @ 10 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CVibraControlImpl @ 11 NONAME ; #<VT>#

