EXPORTS
	?NewL@VibraFactory@@SAPAVCVibraControl@@PAVMVibraControlObserver@@@Z @ 1 NONAME ; public: static class CVibraControl * __cdecl VibraFactory::NewL(class MVibraControlObserver *)
	?NewL@VibraFactory@@SAPAVCVibraControl@@XZ @ 2 NONAME ; public: static class CVibraControl * __cdecl VibraFactory::NewL(void)
	?NewLC@VibraFactory@@SAPAVCVibraControl@@PAVMVibraControlObserver@@@Z @ 3 NONAME ; public: static class CVibraControl * __cdecl VibraFactory::NewLC(class MVibraControlObserver *)
	?StartVibraL@CVibraControlImpl@@UAEXG@Z @ 4 NONAME ; public: virtual void __thiscall CVibraControlImpl::StartVibraL(unsigned short)
	?StartVibraL@CVibraControlImpl@@UAEXGH@Z @ 5 NONAME ; public: virtual void __thiscall CVibraControlImpl::StartVibraL(unsigned short,int)
	?StopVibraL@CVibraControlImpl@@UAEXXZ @ 6 NONAME ; public: virtual void __thiscall CVibraControlImpl::StopVibraL(void)
	?VibraSettings@CVibraControlImpl@@UBE?AW4TVibraModeState@CVibraControl@@XZ @ 7 NONAME ; public: virtual enum CVibraControl::TVibraModeState  __thiscall CVibraControlImpl::VibraSettings(void)const 

