EXPORTS
	_ZN10RDosHelper4OpenER10RDosServer @ 1 NONAME
	_ZN10RDosServer5CloseEv @ 2 NONAME
	_ZN10RDosServer7ConnectEv @ 3 NONAME
	_ZN12RDosSelfTest4OpenER10RDosServer @ 4 NONAME
	_ZN12RDosSysUtils4OpenER10RDosServer @ 5 NONAME
	_ZN13RDosExtension12CallFunctionER14TRequestStatusRK8TPckgBufI13TExtensionParER5TDes8 @ 6 NONAME
	_ZN13RDosExtension12CallFunctionERK8TPckgBufI13TExtensionParER5TDes8 @ 7 NONAME
	_ZN13RDosExtension12CallFunctionEiPvii @ 8 NONAME
	_ZN13RDosExtension4OpenER10RDosServer @ 9 NONAME
	_ZN14RDosSharedData4OpenER10RDosServer @ 10 NONAME
	_ZN14RDosSharedData5CloseEv @ 11 NONAME
	_ZN14RDosSubSession5CloseEv @ 12 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase11FaxMessageLEi @ 13 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase11SimChangedLEi @ 14 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase13EmailMessageLEi @ 15 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase13GeneralEventLERK14TRegisterEventPv @ 16 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase13PhonePowerOnLEv @ 17 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase13SecurityCodeLE21EPSSecurityCodeStatus @ 18 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase14SimLockStatusLE16EPSSimLockStatus @ 19 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase15StartListeningLEP14TRegisterEventi @ 20 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase15StartListeningLEji10TQueueType @ 21 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase16VoiceMailStatusLE18EPSVoiceMailStatus @ 22 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase21NotifySelfTestStatusLEi @ 23 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase22CallsForwardingStatusLE24EPSCallsForwardingStatus @ 24 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase22CurrentSimOwnedStatusLE27EPSCurrentSimOwnedSimStatus @ 25 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase23DoMtcInitiatedShutdownLEv @ 26 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase23SimPresentStateChangedLE19TDosSimPresentState @ 27 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase24SmsStorageStatusChangedLE20TDosSmsStorageStatus @ 28 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase4StopEv @ 29 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase7OnErrorEiRi @ 30 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase9SimReadyLE17EPSSimReadyStatus @ 31 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBase9SimStateLE12TDosSimState @ 32 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBaseC1ER10RDosServer @ 33 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBaseC1Ev @ 34 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBaseC2ER10RDosServer @ 35 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBaseC2Ev @ 36 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBaseD0Ev @ 37 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBaseD1Ev @ 38 NONAME
	_ZN21CDosEventListenerBaseD2Ev @ 39 NONAME
	_ZN7RDosMtc12GetStateFlagER13TDosStateFlag @ 40 NONAME
	_ZN7RDosMtc4OpenER10RDosServer @ 41 NONAME
	_ZN7RDosSae4OpenER10RDosServer @ 42 NONAME
	_ZNK10RDosHelper11HiddenResetEv @ 43 NONAME
	_ZNK10RDosHelper12GetRTCStatusERi @ 44 NONAME
	_ZNK10RDosHelper16GetStartupReasonERi @ 45 NONAME
	_ZNK10RDosHelper17GenerateGripEventEv @ 46 NONAME
	_ZNK10RDosHelper18GetSWStartupReasonERs @ 47 NONAME
	_ZNK10RDosHelper18SetSWStartupReasonEs @ 48 NONAME
	_ZNK10RDosServer11StartServerEv @ 49 NONAME
	_ZNK10RDosServer14ServerShutdownEv @ 50 NONAME
	_ZNK12RDosSelfTest15PerformSelfTestEv @ 51 NONAME
	_ZNK12RDosSysUtils11SetDosAlarmEP5TTime @ 52 NONAME
	_ZNK12RDosSysUtils13PerformDosRfsEjR14TRequestStatus @ 53 NONAME
	_ZNK12RDosSysUtils14GetSimLanguageERi @ 54 NONAME
	_ZNK14RDosSharedData20RequestFreeDiskSpaceEi @ 55 NONAME
	_ZNK14RDosSharedData26RequestFreeDiskSpaceCancelEv @ 56 NONAME
	_ZNK7RDosMtc12SetStateFlagE13TDosStateFlag @ 57 NONAME
	_ZNK7RDosMtc13ResetGenerateEv @ 58 NONAME
	_ZNK7RDosMtc15DosShutdownSyncEv @ 59 NONAME
	_ZNK7RDosMtc7DosSyncEv @ 60 NONAME
	_ZNK7RDosMtc7PowerOnEv @ 61 NONAME
	_ZNK7RDosMtc8PowerOffEv @ 62 NONAME
	_ZNK7RDosMtc8SetStateEi @ 63 NONAME
	_ZNK7RDosSae8StartSaeEv @ 64 NONAME
	_ZTI17CDosEventNotifier @ 65 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI21CDosEventListenerBase @ 66 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV17CDosEventNotifier @ 67 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV21CDosEventListenerBase @ 68 NONAME ; #<VT>#

