EXPORTS
	_ZN19CServShutdownServer10ConstructLEv @ 1 NONAME
	_ZN19CServShutdownServer10NotifySaveEN13MSaveObserver9TSaveTypeE @ 2 NONAME
	_ZN19CServShutdownServer13ClientArrayLCEv @ 3 NONAME
	_ZN19CServShutdownServer14CancelPowerOffEv @ 4 NONAME
	_ZN19CServShutdownServer20HandleShutdownEventLEN13MSaveObserver9TSaveTypeEi11TPowerState @ 5 NONAME
	_ZN19CServShutdownServer23HandlePowerNotifRequestERK7RThread @ 6 NONAME
	_ZN19CServShutdownServer4NewLEv @ 7 NONAME
	_ZN19CServShutdownServerC1Ei @ 8 NONAME
	_ZN19CServShutdownServerC2Ei @ 9 NONAME
	_ZN19CServShutdownServerD0Ev @ 10 NONAME
	_ZN19CServShutdownServerD1Ev @ 11 NONAME
	_ZN19CServShutdownServerD2Ev @ 12 NONAME
	_ZN20CServShutdownSession8ServiceLERK9RMessage2 @ 13 NONAME
	_ZN20CServShutdownSessionC1Ev @ 14 NONAME
	_ZN20CServShutdownSessionC2Ev @ 15 NONAME
	_ZN20CServShutdownSessionD0Ev @ 16 NONAME
	_ZN20CServShutdownSessionD1Ev @ 17 NONAME
	_ZN20CServShutdownSessionD2Ev @ 18 NONAME
	_ZNK19CServShutdownServer10IsPowerOffEv @ 19 NONAME
	_ZNK19CServShutdownServer12IsClientHungE9TThreadId @ 20 NONAME
	_ZNK19CServShutdownServer16GetShutdownStateERiS0_ @ 21 NONAME
	_ZTI19CServShutdownServer @ 22 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI20CServShutdownSession @ 23 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV19CServShutdownServer @ 24 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV20CServShutdownSession @ 25 NONAME ; #<VT>#
	_ZThn104_N19CServShutdownServer13ClientArrayLCEv @ 26 NONAME ; #<thunk>#
	_ZThn104_N19CServShutdownServer20HandleShutdownEventLEN13MSaveObserver9TSaveTypeEi11TPowerState @ 27 NONAME ; #<thunk>#
	_ZThn104_NK19CServShutdownServer12IsClientHungE9TThreadId @ 28 NONAME ; #<thunk>#
	_ZThn104_NK19CServShutdownServer16GetShutdownStateERiS0_ @ 29 NONAME ; #<thunk>#
	KShtdwnTimeoutBase @ 30 NONAME DATA 4
	KShtdwnTimeoutClient @ 31 NONAME DATA 4

