EXPORTS
	KWaitTime @ 1 NONAME DATA 4
	_ZTI13CSysMonServer @ 2 NONAME
	_ZTI14CSysMonSession @ 3 NONAME
	_ZTI8CMonitor @ 4 NONAME
	_ZTV13CSysMonServer @ 5 NONAME
	_ZTV14CSysMonSession @ 6 NONAME
	_ZTV8CMonitor @ 7 NONAME
	_ZTI10CTimerList @ 8 NONAME
	_ZTV10CTimerList @ 9 NONAME

