
diff -r 000000000000 -r 5d03bc08d59c windowing/windowserver/test/t_ratelimiter/eabi/wsratelimitdraweru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/windowing/windowserver/test/t_ratelimiter/eabi/wsratelimitdraweru.def	Tue Feb 02 01:47:50 2010 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN19CWsRateLimitGraphic23QueryPluginForFrameRateER9TAnimData @ 1 NONAME
+	_ZN19CWsRateLimitGraphic4NewLE4TUid @ 2 NONAME
+	_ZN19CWsRateLimitGraphic4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZN19CWsRateLimitGraphicD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN19CWsRateLimitGraphicD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN19CWsRateLimitGraphicD2Ev @ 6 NONAME
+




