EXPORTS
	_ZN9CDebugLog10ConstructLEiR7TDesC16 @ 1 NONAME
	_ZN9CDebugLogC1EP15CDebugLogDevice @ 2 NONAME
	_ZN9CDebugLogC2EP15CDebugLogDevice @ 3 NONAME
	_ZTI9CDebugLog @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV17TDebugLogOverflow @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV9CDebugLog @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI17TDebugLogOverflow @ 7 NONAME ; #<TI>#

