
diff -r c1f20ce4abcf -r 3e88ff8f41d5 kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp_40u.def
--- a/kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp_40u.def	Tue Aug 31 16:34:26 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,12 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z8thrower2i @ 1 NONAME
-	_Z8thrower3i @ 2 NONAME
-	_Z8thrower4i @ 3 NONAME
-	_Z8thrower5i @ 4 NONAME
-	_ZN14UncaughtTesterC1ERi @ 5 NONAME
-	_ZN14UncaughtTesterC2ERi @ 6 NONAME
-	_ZN14UncaughtTesterD1Ev @ 7 NONAME
-	_ZN14UncaughtTesterD2Ev @ 8 NONAME
-	_ZN17MyFourthExceptionC1Ei @ 9 NONAME
-	_ZN17MyFourthExceptionC2Ei @ 10 NONAME
-




