
diff -r 000000000000 -r a41df078684a kerneltest/e32utils/eabi/dptestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kerneltest/e32utils/eabi/dptestu.def	Mon Oct 19 15:55:17 2009 +0100
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	_ZN6DPTest10FlushCacheEv @ 1 NONAME
+	_ZN6DPTest12SetCacheSizeEjj @ 2 NONAME
+	_ZN6DPTest9CacheSizeERjS0_S0_ @ 3 NONAME
+	_ZN6DPTest9EventInfoER5TDes8 @ 4 NONAME
+	_ZN6DPTest10AttributesEv @ 5 NONAME
+




