
diff -r 000000000000 -r af10295192d8 networkingtestandutils/exampleinternetutilities/eabi/PINGENGU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/networkingtestandutils/exampleinternetutilities/eabi/PINGENGU.DEF	Tue Jan 26 15:23:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,20 @@
+EXPORTS
+	_ZN12TPingOptionsC1Ev @ 1 NONAME
+	_ZN12TPingOptionsC2Ev @ 2 NONAME
+	_ZN8CPingEng13SetPrioritiesEiii @ 3 NONAME
+	_ZN8CPingEng17CancelAndFinishedEv @ 4 NONAME
+	_ZN8CPingEng4NewLER24MPingNotificationHandler @ 5 NONAME
+	_ZN8CPingEng6StartLERK12TPingOptions @ 6 NONAME
+	_ZN8CPingEng6CancelEv @ 7 NONAME
+	_ZN8CPingEngD0Ev @ 8 NONAME
+	_ZN8CPingEngD1Ev @ 9 NONAME
+	_ZN8CPingEngD2Ev @ 10 NONAME
+	_ZTI8CPingEng @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV8CPingEng @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI10CPingTimer @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CPingSender @ 14 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CPingReceiver @ 15 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CPingTimer @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CPingSender @ 17 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CPingReceiver @ 18 NONAME ; #<VT>#
+




