EXPORTS
	_ZN10CustomUser11SetCriticalEN4User9TCriticalE @ 1 NONAME
	_ZN10CustomUser15SetupThreadHeapEiR24SStdEpocThreadCreateInfoRK4TBufILi256EEmmRKS2_ILi20EEmm11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 2 NONAME
	_ZN10CustomUser16InstallAllocatorEiRK4TBufILi256EEmmmm @ 3 NONAME
	_ZN10CustomUser18SetProcessCriticalEN4User9TCriticalE @ 4 NONAME
	_ZN10CustomUser4ExitEi @ 5 NONAME
	_ZN10CustomUser5PanicERK7TDesC16i @ 6 NONAME
	_ZTI20CLibraryEventHandler @ 7 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI21RAnalyzeToolAllocator @ 8 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25RAnalyzeToolMainAllocator @ 9 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 10 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV20CLibraryEventHandler @ 11 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV21RAnalyzeToolAllocator @ 12 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25RAnalyzeToolMainAllocator @ 13 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 14 NONAME ; #<VT>#

