
diff -r 5fb7af913dfd -r a828660c511c wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/bwinscw/wlmplatformu.def
--- a/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/bwinscw/wlmplatformu.def	Thu Aug 19 11:40:48 2010 +0300
+++ b/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/bwinscw/wlmplatformu.def	Tue Aug 31 17:02:06 2010 +0300
@@ -10,3 +10,5 @@
 	?SetIconState@CWlmPlatform@@QAEHW4TWlmIconStatus@@@Z @ 9 NONAME ; int CWlmPlatform::SetIconState(enum TWlmIconStatus)
 	?InitializeSystemTimeHandler@CWlmPlatform@@QAEXXZ @ 10 NONAME ; void CWlmPlatform::InitializeSystemTimeHandler(void)
 	?PublishBgScanInterval@CWlmPlatform@@QAEXAAK@Z @ 11 NONAME ; void CWlmPlatform::PublishBgScanInterval(unsigned long &)
+	?GetWlanOnOffState@CWlmPlatform@@QAE?AW4TWlanOnOffState@@XZ @ 12 NONAME ; enum TWlanOnOffState CWlmPlatform::GetWlanOnOffState(void)
+




