
diff -r 000000000000 -r c40eb8fe8501 wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def	Tue Feb 02 02:03:13 2010 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_ZN12CWlmPlatform10InitializeEv @ 1 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform11GetScanTypeEv @ 2 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform12SetIconStateE14TWlmIconStatus @ 3 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform14IsWlanDisabledEv @ 4 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform17PublishMacAddressER11TMacAddress @ 5 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform20GetCurrentSystemModeEv @ 6 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform22GetCurrentOperatorMccLERj @ 7 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform4NewLER20MWlmPlatformCallback @ 8 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatformD0Ev @ 9 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatformD1Ev @ 10 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatformD2Ev @ 11 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform27InitializeSystemTimeHandlerEv @ 12 NONAME
+




