
diff -r 000000000000 -r f0f2b8682603 memana/analyzetoolclient/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/memana/analyzetoolclient/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def	Thu Feb 11 15:51:35 2010 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CustomUser11SetCriticalEN4User9TCriticalE @ 1 NONAME
+	_ZN10CustomUser12__DbgMarkEndEii @ 2 NONAME
+	_ZN10CustomUser15SetupThreadHeapEiR24SStdEpocThreadCreateInfo4TBufILi256EEmmS3_mm @ 3 NONAME
+	_ZN10CustomUser16InstallAllocatorEi4TBufILi256EEmmmm @ 4 NONAME
+	_ZN10CustomUser18SetProcessCriticalEN4User9TCriticalE @ 5 NONAME
+	_ZN10CustomUser4ExitEi @ 6 NONAME
+	_ZN10CustomUser5PanicERK7TDesC16i @ 7 NONAME
+	_ZN20AnalyzeToolInterface11StopSubTestERK6TDesC8 @ 8 NONAME
+	_ZN20AnalyzeToolInterface12StartSubTestERK6TDesC8 @ 9 NONAME
+	_ZTI20CLibraryEventHandler @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI21RAnalyzeToolAllocator @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI25RAnalyzeToolMainAllocator @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV20CLibraryEventHandler @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV21RAnalyzeToolAllocator @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV25RAnalyzeToolMainAllocator @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 17 NONAME ; #<VT>#
+




